-- Migración: tabla CIE-10 diagnósticos desde Firebird
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cie10_diagnosticos (
    cod_diag  VARCHAR(10)  NOT NULL,
    concepto  VARCHAR(500) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (cod_diag)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
