-- ============================================================
-- Migration: 20260407_lab_temperatura_domicilio
-- Agrega campos de temperatura de inicio y salida al domicilio
-- ============================================================

ALTER TABLE `lab_domicilios`
    ADD COLUMN `temperatura_inicio` DECIMAL(4,1) DEFAULT NULL
        COMMENT 'Temperatura del paciente al inicio del domicilio (°C)'
        AFTER `hora_llegada`,
    ADD COLUMN `temperatura_salida` DECIMAL(4,1) DEFAULT NULL
        COMMENT 'Temperatura del paciente al finalizar el domicilio (°C)'
        AFTER `hora_salida`;
